Figure 1: M_ρ = 700 GeV, Γ_ρ = 3.94995 GeV, CompHEP distribution.

Figure 2: M_ρ = 700 GeV, Γ_ρ = 37.04752 GeV, CompHEP distribution.

2

Figure 3: M_ρ = 1000 GeV, Γ_ρ = 10.12461 GeV, CompHEP distribution.

Figure 4: M_ρ = 1000 GeV, Γ_ρ = 26.044588 GeV, CompHEP distribution.